INPG ENSIMAG Année Spéciale Année 2005-06

Compilation

TD6 - analyse LR(1) et LALR(1)

Expliquez le changement important dans la constuction des analyseurs LR(0)/SLR(1) et LR(1).

Exercice 1 Montrez que la grammaire suivante n’est ni LR(0), ni SLR(1). Construisez lui un analyseur LR(1).

Z −→ S# S −→ L = R | R L −→ ×R | i R −→ L

Exercice 2 Rappellez comment on construit l’automate LALR(1). Est-ce que la grammaire de l’exercice 1 est LALR(1) ?

Exercice 3 Est-ce que la grammaire suivante est LR(1) ?

Z −→ S# S −→ L = R | R L −→ ×R | i R −→ L